en	Dashboard

en	Printer

en	Notification

en	User

en	Profile

en	Logout

en	Login

en	Printer Detail

en	Edit

en	IP

en	Open Web Interface

en	AssetName

en	AssetID

en	Open SnipeIT

en	Name

en	SerialNumber

en	Location

en	LastCheck

en	Type

en	ColorPrinter

en	yes

en	no

en	TotalPages

en	Toner

en	Unreachable

en	%c% times

en	Statistics

en	Avg Pages per Day*:
en	Avg Pages / Day*:

en	Avg Black Usage*:

en	Avg Yellow*:

en	Avg Magenta*:

en	Avg Cyan*:

en	* Notice - values based on 30 Days average.

en	Asset Information

en	Toner History

en	TotalPage History

en	Black

en	Yellow

en	Cyan

en	Magenta

en	Total Pages

en	Dashboard View

en	Card View

en	Table View

en	Serial

en	last check: %date%

en	Toner Usage

en	last check

en	avg. Pages per Day

en	SW / Color

en	Printer Errors

en	recently unreachable

en	based on 30 days calculation

en	Danger

en	Warning

en	Okay

en	Last check

en	Printer with SerialNumber %SERIAL% reached Level: Danger

en	Here comes more information if needed ....

en	More information under <a href="%URL%">%URL%</a>

en	Printer with SerialNumber %SERIAL% reached Level: Warning

en	Notification Settings

en	* to disable a notification channel set both values to 0

en	save changes

en	New Printer

en	Create new Printers

en	Edit Printer

en	Printer List

en	Id

en	Ip

en	Actions

en	Are you sure you want to delete this item?

en	details

en	edit

en	delete

en	no records found

en	Bulk Add

en	Create new

en	Create new Printer

en	back to list

en	Log in

en	Please sign in

en	Username

en	Password

en	Display

en	refresh

en	loading ...

en	could not get information

en	unknown

en	This view is filtered by:

en	remove this filter

en	fUnreachable
en	unreachable printer

en	fOkay
en	printer with toner level - okay

en	fWarning
en	printer with toner level - warning

en	fDanger
en	printer with toner level - danger

en	Username cannot changed, provided by LDAP

en	Administrator

en	User activated!

en	User deactivated!

en	User successfully changed!

en	User imported successfully.

en	Ooops! Something is going wrong!

en	Printer with SerialNumber %SERIAL% is now marked as unreachable!

en	User index

en	Active

en	Source

en	Email

en	Roles

en	actions

en	deactivate

en	activate

en	Import from LDAP

en	Import User from your LDAP Directory

en	displayName
en	DisplayName

en	userPrincipalName
en	UserPrincipalName

en	mail
en	Mail

en	action

en	import user

en	imported

en	incomplete

en	Can't Import User without UserPrincialName and EMail.

en	The server returned Status-Code %STATUS_CODE% [ <em>%STATUS_TEXT%</em> ].<br> Please take a look in the log files or contact your administrator.

en	Access Denied

en	You don't have the permission to access the requested page.

en	Page not found

en	The requested page couldn't be located. Checkout for any URL misspelling or <a href="%DASHBOARD_URL%">return to the dashboard</a>.

en	Toner Level Notification

en	Printer with Toner Level: <span style="color:orange">Warning</span>

en	Printer with Toner Level: <span style="color:red">Danger</span>

en	Monitoring

en	Web

en	E-Mail

en	Slack

en	ext. Monitoring

en	Disabled

en	Enabled

en	PrinterWatchdog comes with an integrated api for external monitoring tools like Nagios. The page <code>%URL%</code> returns the state of monitored printers in json format. You can define the notification level on <a href="%NOTIFICATION_URL%">Notification</a> page. Define the ip(s) of your monitoring Tool(s) as allowed ip(s) in <code>.env</code> file to increase the security. <br><br>For Nagios see the config example below.

en	Current state:

en	Configure Nagios

en	Define the IP address of your Nagios installation in the <code>.env</code> file

en	Copy /extras/nagios_plugin/check_printerwatchdog to your Nagios plugins folder. (eg. /var/lib/nagios/plugins)

en	Create a service command template

en	Create a service check on your host

en	Command Template

en	Service Template