en	Dashboard

en	Printer
de	Drucker

en	Notification
de	Benachrichtigungen

en	User
de	Benutzer

en	Profile
de	Mein Profil

en	Logout
de	Abmelden

en	Login
de	Anmelden

en	Printer Detail
de	Drucker Details

en	Edit
de	bearbeiten

en	IP

en	Open Web Interface
de	Web-Oberfläche öffnen

en	AssetName

en	AssetID

en	Open SnipeIT
de	SnipeIT öffnen

en	Name

en	SerialNumber
de	Seriennr.

en	Location
de	Ort

en	LastCheck
de	letzter Abgleich

en	Type
de	Typ

en	ColorPrinter
de	Farbdrucker

en	yes
de	Ja

en	no
de	Nein

en	TotalPages
de	Seiten gesamt

en	Toner

en	Unreachable
de	Nicht erreichbar

en	%c% times
de	%c% mal

en	Statistics
de	Statistik

en	Avg Pages per Day*:
de	Ø Seiten/Tag*:>

en	Avg Black Usage*:
de	Ø Schwarz*:>

en	Avg Yellow*:
de	Ø Gelb*:>

en	Avg Magenta*:
de	Ø Magenta*:>

en	Avg Cyan*:
de	Ø Cyan*:>

en	* Notice - values based on 30 Days average.
de	* Hinweis - Werte basieren auf einem 30 Tage Durchschnitt.

en	Display
de	Anzeige

en	refresh
de	aktualisieren

en	Asset Information
de	Asset Informationen

en	Toner History
de	Toner Verlauf

en	TotalPage History
de	Verlauf Seiten gesamt

en	Black
de	Schwarz

en	Yellow
de	Gelb

en	Cyan

en	Magenta

en	Total Pages
de	Seiten gesamt

en	loading ...
de	lade ...

en	could not get information
de	Informationen konnten nicht abgerufen werden.

en	Dashboard View
de	Dashboard Anzeige

en	Card View
de	Karten Anzeige

en	Table View
de	Tabellen Anzeige

en	Serial
de	Seriennr.

en	last check: %date%
de	letzter Abruf: %date%

en	Toner Usage
de	Toner Füllstand

en	last check
de	letzter Abruf

en	unknown
de	unbekannt

en	avg. Pages per Day
de	Ø Seiten / Tag

en	SW / Color
de	SW / Farbe

en	Printer Errors
de	Drucker mit Fehler

en	recently unreachable
de	kürzlich unerreichbar

en	based on 30 days calculation
de	Wert basiert auf einem 30 Tage Druchschnitt.

en	Danger
de	Gefährlich

en	Warning
de	Warnung

en	Okay

en	Last check
de	Letzter Abruf

en	Printer with SerialNumber %SERIAL% reached Level: Danger
de	__Printer with SerialNumber %SERIAL% reached Level: Danger

en	Here comes more information if needed ....
de	__Here comes more information if needed ....

en	More information under <a href="%URL%">%URL%</a>
de	__More information under <a href="%URL%">%URL%</a>

en	Printer with SerialNumber %SERIAL% reached Level: Warning
de	__Printer with SerialNumber %SERIAL% reached Level: Warning

en	Notification Settings
de	Benachrichtigungseinstellungen

en	* to disable a notification channel set both values to 0
de	* Um einen Benachrichtigungskanal zu deaktivieren, beide Werte auf 0 setzen.

en	save changes
de	Änderungen speichern

en	New Printer
de	Neuer Drucker

en	Create new Printers
de	Erstelle neuen Drucker

en	Edit Printer
de	Drucker bearbeiten

en	Printer List
de	Drucker Liste

en	Id

en	Ip

en	Actions
de	Aktion

en	Are you sure you want to delete this item?
de	Sind sie sich sicher diesen Eintrag löschen zu wollen?

en	details
de	Details

en	edit
de	bearbeiten

en	delete
de	löschen

en	no records found
de	keine Ergebnisse gefunden

en	Bulk Add
de	Mehrere Drucker hinzufügen

en	Create new
de	Neu

en	Create new Printer
de	Erstelle neuen Drucker

en	back to list
de	zurück zur Liste

en	Log in
de	Anmelden

en	Please sign in
de	Bitte melde dich an

en	Username
de	Benutzername

en	Password
de	Passwort

en	This view is filtered by:
de	Ergenisse gefiltert:

en	remove this filter
de	Filter entfernen

en	fUnreachable
de	Nicht erreichbare Drucker

en	fOkay
de	Drucker mit Tonerstand - Okay

en	fWarning
de	Drucker mit Tonerstand - Warnung

en	fDanger
de	Drucker mit Tonerstand - Gefährlich

en	Username cannot changed, provided by LDAP
de	Der vom LDAP Verzeichnis bereitgestellte Benutzername kann nicht geändert werden.

en	Administrator

en	User activated!
de	Benutzer wurde aktiviert.

en	User deactivated!
de	Benutzer wurde deaktiviert.

en	User successfully changed!
de	Benutzer erfolgreich bearbeitet.

en	User imported successfully.
de	Benutzer erfolgreich importiert.

en	Ooops! Something is going wrong!
de	Uuups! Da ist etwas schief gegangen!

en	Printer with SerialNumber %SERIAL% is now marked as unreachable!
de	Drucker mit der Seriennummer %SERIAL% wurde als nicht erreichbar markiert!

en	User index
de	Benutzer

en	Active
de	Aktiv

en	Source
de	Quelle

en	Email
de	E-Mail

en	Roles
de	Berechtigung

en	actions
de	Aktionen

en	deactivate
de	deaktivieren

en	activate
de	aktivieren

en	Import from LDAP
de	Import aus LDAP Verzeichnis

en	Import User from your LDAP Directory
de	Benutzerimport aus LDAP Verzeichnis

en	displayName
de	Anzeigename

en	userPrincipalName
de	UserPrincipalName

en	mail
de	E-Mail

en	action
de	Aktion

en	import user
de	importieren

en	imported
de	importiert

en	incomplete
de	unvollständig

en	Can't Import User without UserPrincialName and EMail.
de	Benutzer ohne UserPrincialName and EMail können nicht importiert werden.

en	The server returned Status-Code %STATUS_CODE% [ <em>%STATUS_TEXT%</em> ].<br> Please take a look in the log files or contact your administrator.
de	Der Server antwortete mit Status-Code %STATUS_CODE% [ <em>%STATUS_TEXT%</em> ].<br> Bitte werfen Sie einen Blick in die Logdateien oder kontaktieren Sie Ihren Administrator.

en	Access Denied
de	Zugang verweigert

en	You don't have the permission to access the requested page.
de	Sie haben nicht die Berechtigung auf diese Seite zuzugreifen.

en	Page not found
de	Seite nicht gefunden

en	The requested page couldn't be located. Checkout for any URL misspelling or <a href="%DASHBOARD_URL%">return to the dashboard</a>.
de	Die angeforderte Seite konnte nicht gefunden werden.<br>Bitte prüfen Sie die URL auf Rechtschreibfehler oder gehen Sie <a href="%DASHBOARD_URL%"> zum Dashboard zurück.</a>.

en	Toner Level Notification
de	Toner Level Benachrichtigung

en	Printer with Toner Level: <span style="color:orange">Warning</span>
de	Drucker mit Toner Stand: <span style="color:orange">Warnung</span>

en	Printer with Toner Level: <span style="color:red">Danger</span>
de	Drucker mit Toner Stand: <span style="color:red">Gefährlich</span>

en	Monitoring
de	__Monitoring

en	Web
de	__Web

en	E-Mail
de	__E-Mail

en	Slack
de	__Slack

en	ext. Monitoring
de	__ext. Monitoring

en	Disabled
de	__Disabled

en	Enabled
de	__Enabled

en	PrinterWatchdog comes with an integrated api for external monitoring tools like Nagios. The page <code>%URL%</code> returns the state of monitored printers in json format. You can define the notification level on <a href="%NOTIFICATION_URL%">Notification</a> page. Define the ip(s) of your monitoring Tool(s) as allowed ip(s) in <code>.env</code> file to increase the security. <br><br>For Nagios see the config example below.
de	__PrinterWatchdog comes with an integrated api for external monitoring tools like Nagios. The page <code>%URL%</code> returns the state of monitored printers in json format. You can define the notification level on <a href="%NOTIFICATION_URL%">Notification</a> page. Define the ip(s) of your monitoring Tool(s) as allowed ip(s) in <code>.env</code> file to increase the security. <br><br>For Nagios see the config example below.

en	Current state:
de	__Current state:

en	Configure Nagios
de	__Configure Nagios

en	Define the IP address of your Nagios installation in the <code>.env</code> file
de	__Define the IP address of your Nagios installation in the <code>.env</code> file

en	Copy /extras/nagios_plugin/check_printerwatchdog to your Nagios plugins folder. (eg. /var/lib/nagios/plugins)
de	__Copy /extras/nagios_plugin/check_printerwatchdog to your Nagios plugins folder. (eg. /var/lib/nagios/plugins)

en	Create a service command template
de	__Create a service command template

en	Create a service check on your host
de	__Create a service check on your host

en	Command Template
de	__Command Template

en	Service Template
de	__Service Template